Δ(GPE) = GPE_f − GPE_i

Δ(GPE) Δheight = GPE_f − GPE_i height_f − height_i

Δ(SPE) = SPE_f − SPE_i

Δ(SPE) Δlength = SPE_f − SPE_i length_f − length_i